
LIBRARY scsiport.sys

EXPORTS
  ScsiDebugPrint @1
  ScsiPortCompleteRequest@20 @2
  ScsiPortConvertPhysicalAddressToUlong@8 @3
  ScsiPortConvertUlongToPhysicalAddress@4=NTOSKRNL.RtlConvertUlongToLargeInteger @4
  ScsiPortFlushDma@4 @5
  ScsiPortFreeDeviceBase@8 @6
  ScsiPortGetBusData@24 @7
  ScsiPortGetDeviceBase@28 @8
  ScsiPortGetLogicalUnit@16 @9
  ScsiPortGetPhysicalAddress@16 @10
  ScsiPortGetSrb@20 @11
  ScsiPortGetUncachedExtension@12 @12
  ScsiPortGetVirtualAddress@12 @13
  ScsiPortInitialize@16 @14
  ScsiPortIoMapTransfer@16 @15
  ScsiPortLogError@28 @16
  ScsiPortMoveMemory@12 @17
  ScsiPortNotification @18
  ScsiPortReadPortBufferUchar@12=HAL.READ_PORT_BUFFER_UCHAR @19
  ScsiPortReadPortBufferUshort@12=HAL.READ_PORT_BUFFER_USHORT @20
  ScsiPortReadPortBufferUlong@12=HAL.READ_PORT_BUFFER_ULONG @21
  ScsiPortReadPortUchar@4=HAL.READ_PORT_UCHAR @22
  ScsiPortReadPortUshort@4=HAL.READ_PORT_USHORT @23
  ScsiPortReadPortUlong@4=HAL.READ_PORT_ULONG @24
  ScsiPortReadRegisterBufferUchar@12=NTOSKRNL.READ_REGISTER_BUFFER_UCHAR @25
  ScsiPortReadRegisterBufferUshort@12=NTOSKRNL.READ_REGISTER_BUFFER_USHORT @26
  ScsiPortReadRegisterBufferUlong@12=NTOSKRNL.READ_REGISTER_BUFFER_ULONG @27
  ScsiPortReadRegisterUchar@4=NTOSKRNL.READ_REGISTER_UCHAR @28
  ScsiPortReadRegisterUshort@4=NTOSKRNL.READ_REGISTER_USHORT @29
  ScsiPortReadRegisterUlong@4=NTOSKRNL.READ_REGISTER_ULONG @30
  ScsiPortSetBusDataByOffset@28 @31
  ScsiPortStallExecution@4=HAL.KeStallExecutionProcessor @32
  ScsiPortValidateRange@28 @33
  ScsiPortWritePortBufferUchar@12=HAL.WRITE_PORT_BUFFER_UCHAR @34
  ScsiPortWritePortBufferUshort@12=HAL.WRITE_PORT_BUFFER_USHORT @35
  ScsiPortWritePortBufferUlong@12=HAL.WRITE_PORT_BUFFER_ULONG @36
  ScsiPortWritePortUchar@8=HAL.WRITE_PORT_UCHAR @37
  ScsiPortWritePortUshort@8=HAL.WRITE_PORT_USHORT @38
  ScsiPortWritePortUlong@8=HAL.WRITE_PORT_ULONG @39
  ScsiPortWriteRegisterBufferUchar@12=NTOSKRNL.WRITE_REGISTER_BUFFER_UCHAR @40
  ScsiPortWriteRegisterBufferUshort@12=NTOSKRNL.WRITE_REGISTER_BUFFER_USHORT @41
  ScsiPortWriteRegisterBufferUlong@12=NTOSKRNL.WRITE_REGISTER_BUFFER_ULONG @42
  ScsiPortWriteRegisterUchar@8=NTOSKRNL.WRITE_REGISTER_UCHAR @43
  ScsiPortWriteRegisterUshort@8=NTOSKRNL.WRITE_REGISTER_USHORT @44
  ScsiPortWriteRegisterUlong@8=NTOSKRNL.WRITE_REGISTER_ULONG @45
