
LIBRARY serialui.dll

EXPORTS
  drvCommConfigDialogA@12 @1
  drvCommConfigDialogW@12 @2
  drvSetDefaultCommConfigA@12 @3
  drvSetDefaultCommConfigW@12 @4
  drvGetDefaultCommConfigA@12 @5
  drvGetDefaultCommConfigW@12 @6
