LIBRARY REGTESTS.DLL
EXPORTS
_ExitProcess@4
_GetModuleHandleA@4
_GetProcAddress@8
_LoadLibraryA@4
_CreateThread@24
_TerminateThread@8
_WaitForSingleObject@8
_GetLastError@0
_CloseHandle@4
_GetThreadTimes@20
_SetPriorityClass@8
_SetThreadPriority@8
_GetCurrentProcess@0
_GetCurrentThread@0
_Sleep@4
