; NDIS Kernel Module - ReactOS Operating System

LIBRARY NDIS.SYS

EXPORTS
ArcFilterDprIndicateReceive@16
ArcFilterDprIndicateReceiveComplete@4
EthFilterDprIndicateReceive@32
EthFilterDprIndicateReceiveComplete@4
FddiFilterDprIndicateReceive@36
FddiFilterDprIndicateReceiveComplete@4
NDIS_BUFFER_TO_SPAN_PAGES@4
NdisAcquireReadWriteLock@12
NdisAcquireSpinLock@4
NdisAdjustBufferLength@8
NdisAllocateBuffer@20
NdisAllocateBufferPool@12
NdisAllocateDmaChannel@20
NdisAllocateMemory@20
NdisAllocateMemoryWithTag@12
NdisAllocatePacket@12
NdisAllocatePacketPool@16
NdisAllocatePacketPoolEx@20
NdisAllocateSharedMemory@20
NdisAllocateSpinLock@4
NdisAnsiStringToUnicodeString@8
NdisBufferLength@4
NdisBufferVirtualAddress@4
NdisCancelTimer@8
NdisClAddParty@16
NdisClCloseAddressFamily@4
NdisClCloseCall@16
NdisClDeregisterSap@4
NdisClDropParty@12
NdisClIncomingCallComplete@12
NdisClMakeCall@16
NdisClModifyCallQoS@8
NdisClOpenAddressFamily@24
NdisClRegisterSap@16
NdisCloseAdapter@8
NdisCloseConfiguration@4
NdisCloseFile@4
NdisCmActivateVc@8
NdisCmAddPartyComplete@16
NdisCmCloseAddressFamilyComplete@8
NdisCmCloseCallComplete@12
NdisCmDeactivateVc@4
NdisCmDeregisterSapComplete@8
NdisCmDispatchCallConnected@4
NdisCmDispatchIncomingCall@12
NdisCmDispatchIncomingCallQoSChange@8
NdisCmDispatchIncomingCloseCall@16
NdisCmDispatchIncomingDropParty@16
NdisCmDropPartyComplete@8
NdisCmMakeCallComplete@20
NdisCmModifyCallQoSComplete@12
NdisCmOpenAddressFamilyComplete@12
NdisCmRegisterAddressFamily@16
NdisCmRegisterSapComplete@12
NdisCoCreateVc@16
NdisCoDeleteVc@4
NdisCoRequest@20
NdisCoRequestComplete@20
NdisCoSendPackets@12
;NdisCompareAnsiString ?
;NdisCompareUnicodeString ?
NdisCompleteBindAdapter@12
NdisCompleteCloseAdapter@8
NdisCompleteDmaTransfer@24
NdisCompleteOpenAdapter@12
NdisCompletePnPEvent@12
NdisCompleteQueryStatistics@12
NdisCompleteUnbindAdapter@8
NdisConvertStringToAtmAddress@12
NdisCopyBuffer@24
NdisCopyFromPacketToPacket@24
NdisDeregisterAdapter@4
NdisDeregisterAdapterShutdownHandler@4
NdisDeregisterMac@8
NdisDeregisterProtocol@8
NdisDprAcquireSpinLock@4
NdisDprAllocatePacket@12
NdisDprAllocatePacketNonInterlocked@12
NdisDprFreePacket@4
NdisDprFreePacketNonInterlocked@4
NdisDprReleaseSpinLock@4
NdisEqualString@12
NdisFreeBuffer@4
NdisFreeBufferPool@4
NdisFreeDmaChannel@4
NdisFreeMemory@12
NdisFreePacket@4
NdisFreePacketPool@4
NdisFreeSharedMemory@24
NdisFreeSpinLock@4
NdisGetBufferPhysicalArraySize@8
NdisGetCurrentProcessorCounts@12
NdisGetCurrentProcessorCpuUsage@4
NdisGetCurrentSystemTime@4
NdisGetDriverHandle@8
NdisGetFirstBufferFromPacket@20
NdisGetReceivedPacket@8
NdisGetSystemUpTime@4
NdisIMAssociateMiniport@8
NdisIMCancelInitializeDeviceInstance@8
NdisIMCopySendCompletePerPacketInfo@8
NdisIMCopySendPerPacketInfo@8
NdisIMDeInitializeDeviceInstance@4
NdisIMDeregisterLayeredMiniport@4
NdisIMGetBindingContext@4
NdisIMGetDeviceContext@4
NdisIMInitializeDeviceInstance@8
NdisIMInitializeDeviceInstanceEx@12
NdisImmediateReadPciSlotInformation@20
NdisImmediateReadPortUchar@12
NdisImmediateReadPortUlong@12
NdisImmediateReadPortUshort@12
NdisImmediateReadSharedMemory@16
NdisImmediateWritePciSlotInformation@20
NdisImmediateWritePortUchar@12
NdisImmediateWritePortUlong@12
NdisImmediateWritePortUshort@12
NdisImmediateWriteSharedMemory@16
NdisIMQueueMiniportCallback@12
NdisIMRegisterLayeredMiniport@16
NdisIMRevertBack@8
NdisIMSwitchToMiniport@8
NdisInitAnsiString@8
NdisInitializeEvent@4
NdisInitializeReadWriteLock@4
NdisInitializeString@8
NdisInitializeTimer@12
NdisInitializeWrapper@16
NdisInitUnicodeString@8
;NdisInterlockedAddLargeInterger ?
NdisInterlockedAddUlong@12
NdisInterlockedDecrement@4
NdisInterlockedIncrement@4
NdisInterlockedInsertHeadList@12
NdisInterlockedInsertTailList@12
NdisInterlockedPopEntrySList@8
NdisInterlockedPushEntrySList@12
NdisInterlockedRemoveHeadList@8
NdisMAllocateMapRegisters@20
NdisMAllocateSharedMemory@20
NdisMAllocateSharedMemoryAsync@16
NdisMapFile@12
NdisMapIoSpace@24
;NdisMatchPdoWithPacket ?
NdisMCancelTimer@8
NdisMCloseLog@4
NdisMCmActivateVc@8
NdisMCmCreateVc@16
NdisMCmDeactivateVc@4
NdisMCmDeleteVc@4
NdisMCmRegisterAddressFamily@16
NdisMCmRequest@16
NdisMCoActivateVcComplete@12
NdisMCoDeactivateVcComplete@8
NdisMCoIndicateReceivePacket@12
NdisMCoIndicateStatus@20
NdisMCompleteBufferPhysicalMapping@12
NdisMCoReceiveComplete@4
NdisMCoRequestComplete@12
NdisMCoSendComplete@12
NdisMCreateLog@12
NdisMDeregisterAdapterShutdownHandler@4
NdisMDeregisterDevice@4
NdisMDeregisterDmaChannel@4
NdisMDeregisterInterrupt@4
NdisMDeregisterIoPortRange@16
NdisMFlushLog@4
NdisMFreeMapRegisters@4
NdisMFreeSharedMemory@24
NdisMGetDeviceProperty@24
NdisMGetDmaAlignment@4
NdisMIndicateStatus@16
NdisMIndicateStatusComplete@4
NdisMInitializeScatterGatherDma@12
NdisMInitializeTimer@16
NdisMMapIoSpace@20
NdisMPciAssignResources@12
NdisMPromoteMiniport@4
NdisMQueryAdapterInstanceName@8
NdisMQueryAdapterResources@16
NdisMQueryInformationComplete@8
NdisMReadDmaCounter@4
NdisMRegisterAdapterShutdownHandler@12
NdisMRegisterDevice@24
NdisMRegisterDmaChannel@24
NdisMRegisterInterrupt@28
NdisMRegisterIoPortRange@16
NdisMRegisterMiniport@12
NdisMRegisterUnloadHandler@8
NdisMRemoveMiniport@4
NdisMResetComplete@12
NdisMSendComplete@12
NdisMSendResourcesAvailable@4
NdisMSetAttributes@16
NdisMSetAttributesEx@20
NdisMSetInformationComplete@8
NdisMSetMiniportSecondary@8
NdisMSetPeriodicTimer@8
NdisMSetTimer@8
NdisMSleep@4
NdisMStartBufferPhysicalMapping@24
NdisMSynchronizeWithInterrupt@12
NdisMTransferDataComplete@16
NdisMUnmapIoSpace@12
NdisMWanIndicateReceive@20
NdisMWanIndicateReceiveComplete@4
NdisMWanSendComplete@12
NdisMWriteLogData@12
NdisOpenAdapter@44
NdisOpenConfiguration@12
NdisOpenConfigurationKeyByIndex@20
NdisOpenConfigurationKeyByName@16
NdisOpenFile@24
NdisOpenProtocolConfiguration@12
;NdisOverrideBusNumber ?
NdisPacketPoolUsage@4
NdisPciAssignResources@20
NdisQueryAdapterInstanceName@8
;NdisQueryBindInstanceName?
NdisQueryBuffer@12
NdisQueryBufferOffset@12
NdisQueryBufferSafe@16
NdisQueryMapRegisterCount@8
NdisReadConfiguration@20
NdisReadEisaSlotInformation@16
NdisReadEisaSlotInformationEx@20
NdisReadMcaPosInformation@16
NdisReadNetworkAddress@16
NdisReadPciSlotInformation@20
NdisReadPcmciaAttributeMemory@16
;NdisReEnumerateProtocolBindings ?
NdisRegisterAdapter@24
NdisRegisterAdapterShutdownHandler@12
NdisRegisterProtocol@16
;NdisRegisterTdiCallBack ?
NdisReleaseAdapterResources@4
NdisReleaseReadWriteLock@8
NdisReleaseSpinLock@4
NdisRequest@12
NdisReset@8
NdisResetEvent@4
NdisReturnPackets@8
NdisSend@12
NdisSendPackets@12
NdisSetEvent@4
;NdisSetPacketPoolProtocolId ?
;NdisSetProtocolFilter ?
NdisSetTimer@8
NdisSetupDmaTransfer@24
NdisSystemProcessorCount@0
NdisTerminateWrapper@8
NdisTransferData@28
NdisUnchainBufferAtBack@8
NdisUnchainBufferAtFront@8
NdisUnicodeStringToAnsiString@8
NdisUnmapFile@4
NdisUpcaseUnicodeString@8
NdisUpdateSharedMemory@20
NdisWaitEvent@8
NdisWriteConfiguration@16
NdisWriteErrorLogEntry
NdisWriteEventLogEntry@28
NdisWritePciSlotInformation@20
NdisWritePcmciaAttributeMemory@16
TrFilterDprIndicateReceive@28
TrFilterDprIndicateReceiveComplete@4
NdisScheduleWorkItem@4

; EOF
