LIBRARY serialui.dll

EXPORTS
drvCommConfigDialogW
drvCommConfigDialogA
drvSetDefaultCommConfigW
drvSetDefaultCommConfigA
drvGetDefaultCommConfigW
drvGetDefaultCommConfigA

