; $Id$
;
; TDI.SYS Kernel Module - ReactOS Operating System
;
LIBRARY TDI.SYS

EXPORTS
CTEAllocateString@8
CTEBlock@4
CTEInitEvent@8
CTEInitString@8
CTEInitTimer@4
CTEInitialize@0
CTELogEvent@28
CTEScheduleEvent@8
CTESignal@8
CTEStartTimer@16
CTESystemUpTime@0
TdiBuildNetbiosAddress@12
TdiBuildNetbiosAddressEa@12
TdiCopyBufferToMdl@24
TdiCopyMdlToBuffer@24
TdiDefaultChainedRcvDatagramHandler@40
TdiDefaultChainedRcvExpeditedHandler@28
TdiDefaultChainedReceiveHandler@28
TdiDefaultConnectHandler@36
TdiDefaultDisconnectHandler@28
TdiDefaultErrorHandler@8
TdiDefaultRcvDatagramHandler@44
TdiDefaultRcvExpeditedHandler@32
TdiDefaultReceiveHandler@32
TdiDefaultSendPossibleHandler@12
TdiDeregisterAddressChangeHandler@4
TdiDeregisterDeviceObject@4
TdiDeregisterNetAddress@4
TdiDeregisterNotificationHandler@4
TdiInitialize@4
TdiMapBuffer@4
TdiMapUserRequest@12
TdiOpenNetbiosAddress@16
TdiRegisterAddressChangeHandler@12
TdiRegisterDeviceObject@8
TdiRegisterNetAddress@8
TdiRegisterNotificationHandler@12
TdiReturnChainedReceives@8
TdiUnmapBuffer@4
; EOF
